From 2413fc8cbd3e94429e2097b69862f1882f350fc0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: sijanec <sijanecantonluka@gmail.com>
Date: Thu, 26 Nov 2020 17:36:58 +0100
Subject: poprava 1 za OIV

---
 oiv/osnutek/tex/zakljucek.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'oiv/osnutek/tex/zakljucek.tex')

diff --git a/oiv/osnutek/tex/zakljucek.tex b/oiv/osnutek/tex/zakljucek.tex
index 70ad2a5..0d6c919 100644
--- a/oiv/osnutek/tex/zakljucek.tex
+++ b/oiv/osnutek/tex/zakljucek.tex
@@ -1,6 +1,7 @@
 \section{Zaključek}
 Anketiranci večinoma niso vedeli odgovorov na vprašanja, kar potrdi najino hipotezo, da povprečen dijak ne ve veliko o stavbi. To potrdi hipoteze 1, 2 in 3. Prav tako se zdi, da se dijakom trenutna stavba zdi primerna, kar se pa ne ujema z najino hipotezo 5, vendar se jim vseeno zdi Plečnikova Katedrala svobode primernejša, kar potrdi hipotezo 6.
 
+Zaradi premalo časa dostopnosti ankete so podatki lahko nereprezentativni. Za dosego večje zanesljivosti bi bilo potrebno anketirati več dijakov.
 % evo še zaključek če ti kaj pomaga
 
 \if\razhroscevanje1
-- 
cgit v1.2.3

